-- Active: 1749101595433@@192.1.2.61@5236@EQM_CESHI

#报警信息
SELECT *
FROM tACAAlarmLog;

#报警文件
SELECT *
FROM tACAAlarmFile;

#对比项
SELECT *
FROM tACACompareItem;

#记录文件
SELECT *
FROM tACARecordFile;

#记录日志
SELECT *
FROM tACARecordLog;

#通道信息
SELECT *
FROM tACARoad;


SELECT *
FROM TEQMSETUP;

SELECT *
FROM tCheckSystemInfo;


#报警信息
SELECT *
FROM tACAAlarmLog

#报警文件信息
SELECT *
FROM tACAAlarmFile;